-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.28212572153
cusum  =  0.1220027902
eta  =  0.635850045329
hl_amp_ratio  =  0.369242153031
kurtosis  =  -0.283726097802
n_points  =  357
period  =  0.477388645789
period_SNR  =  44.6705843934
period_log10FAP  =  -49.2120764925
period_uncertainty  =  6.34521577285e-05
phase_cusum  =  0.255379029607
phase_eta  =  0.385427473458
phi21  =  4.11755258415
phi31  =  4.96157540316
quartile31  =  0.38
r21  =  0.317977675496
r31  =  0.14900766861
shapiro_w  =  0.926927566528
skewness  =  -0.759012632226
slope_per10  =  -0.0904537998466
slope_per90  =  0.0834720668045
stetson_k  =  0.725772603086
weighted_mean  =  16.2015988362
weighted_std  =  0.249593564501
