-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.356330171722
cusum  =  0.0865865323219
eta  =  0.52735329221
hl_amp_ratio  =  0.404286726428
kurtosis  =  -0.315026543617
n_points  =  370
period  =  0.597826479126
period_SNR  =  42.8593935357
period_log10FAP  =  -46.2303077739
period_uncertainty  =  9.95050757369e-05
phase_cusum  =  0.240010696013
phase_eta  =  0.110469934409
phi21  =  -2.28129875916
phi31  =  -1.10954852368
quartile31  =  0.41
r21  =  0.496094793712
r31  =  0.342781466575
shapiro_w  =  0.896186470985
skewness  =  -0.869259324741
slope_per10  =  -0.11590499687
slope_per90  =  0.219820451349
stetson_k  =  0.750968787128
weighted_mean  =  15.2536407278
weighted_std  =  0.305385194711
