-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277107058329
cusum  =  0.164982473746
eta  =  0.423403157516
hl_amp_ratio  =  0.601629010024
kurtosis  =  -0.320073656553
n_points  =  187
period  =  0.333137786835
period_SNR  =  17.6322444281
period_log10FAP  =  -14.8441491591
period_uncertainty  =  2.56181012615e-05
phase_cusum  =  0.241877574346
phase_eta  =  0.4778849997
phi21  =  -2.17673497362
phi31  =  -4.37018910022
quartile31  =  0.385
r21  =  0.42415688435
r31  =  0.250771132391
shapiro_w  =  0.956250607967
skewness  =  -0.594497505333
slope_per10  =  -0.10318332616
slope_per90  =  0.0939175515304
stetson_k  =  0.761668272146
weighted_mean  =  16.8241401196
weighted_std  =  0.275903654646
