-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.260571589625
cusum  =  0.15055711215
eta  =  0.603785488218
hl_amp_ratio  =  0.586760113796
kurtosis  =  -0.250172705616
n_points  =  313
period  =  0.546057316212
period_SNR  =  41.3031030257
period_log10FAP  =  -42.3896532342
period_uncertainty  =  8.30732867318e-05
phase_cusum  =  0.268626093567
phase_eta  =  0.321590783164
phi21  =  0.837080509879
phi31  =  4.51049301891
quartile31  =  0.34
r21  =  0.407547787871
r31  =  0.19484967689
shapiro_w  =  0.960492551327
skewness  =  -0.61599855971
slope_per10  =  -0.106663480695
slope_per90  =  0.107456085825
stetson_k  =  0.764919963343
weighted_mean  =  17.1679390223
weighted_std  =  0.230437425431
