-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.384071393221
cusum  =  0.12786086236
eta  =  0.469228126022
hl_amp_ratio  =  0.423027716958
kurtosis  =  -0.484200243479
n_points  =  283
period  =  0.483023073713
period_SNR  =  37.0304196941
period_log10FAP  =  -38.7458848016
period_uncertainty  =  6.22067640383e-05
phase_cusum  =  0.236620647483
phase_eta  =  0.0404283915942
phi21  =  0.692688662386
phi31  =  1.70591312174
quartile31  =  0.46
r21  =  0.433592232053
r31  =  0.30938590877
shapiro_w  =  0.86239606142
skewness  =  -0.872189988187
slope_per10  =  -0.191184221108
slope_per90  =  0.242120782933
stetson_k  =  0.735201301648
weighted_mean  =  14.6065494894
weighted_std  =  0.329434986836
