-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.29


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.420270700412
cusum  =  0.10655394438
eta  =  1.27004856395
hl_amp_ratio  =  2.51938611099
kurtosis  =  -0.576562319627
n_points  =  108
period  =  0.519025523633
period_SNR  =  13.3781094055
period_log10FAP  =  -4.32598615418
period_uncertainty  =  8.01658123564e-05
phase_cusum  =  0.254335916272
phase_eta  =  0.997859644991
phi21  =  1.25137397328
phi31  =  0.574677323795
quartile31  =  0.425
r21  =  0.519781300429
r31  =  0.265030408453
shapiro_w  =  0.858400225639
skewness  =  0.861677276236
slope_per10  =  -0.0739002383237
slope_per90  =  0.390581096944
stetson_k  =  0.745268768334
weighted_mean  =  14.9457472792
weighted_std  =  0.401265230915
