-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.251069895254
cusum  =  0.148493179306
eta  =  0.602460359821
hl_amp_ratio  =  0.459813008462
kurtosis  =  -0.936937700852
n_points  =  357
period  =  0.58420210427
period_SNR  =  43.6264849175
period_log10FAP  =  -46.5645313085
period_uncertainty  =  9.50540382554e-05
phase_cusum  =  0.220491314504
phase_eta  =  0.0900193254309
phi21  =  0.905286855936
phi31  =  -1.02703978322
quartile31  =  0.37
r21  =  0.491527684242
r31  =  0.397003583534
shapiro_w  =  0.929472148418
skewness  =  -0.499249075792
slope_per10  =  -0.246130689967
slope_per90  =  0.31607643057
stetson_k  =  0.806867508333
weighted_mean  =  15.0406954556
weighted_std  =  0.221528734882
