-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.65


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.18397000555
cusum  =  0.134292219776
eta  =  0.550410384471
hl_amp_ratio  =  0.794251166947
kurtosis  =  -1.38864216389
n_points  =  305
period  =  0.289591911429
period_SNR  =  41.3968142447
period_log10FAP  =  -44.19485142
period_uncertainty  =  2.32506835074e-05
phase_cusum  =  0.260090425958
phase_eta  =  0.521956360227
phi21  =  -0.997655284178
phi31  =  -1.51456681095
quartile31  =  0.28
r21  =  0.0256012314103
r31  =  0.046330357494
shapiro_w  =  0.926352500916
skewness  =  -0.0962351561892
slope_per10  =  -0.0828556493395
slope_per90  =  0.0819032534917
stetson_k  =  0.859712014635
weighted_mean  =  15.732648921
weighted_std  =  0.147032100925
