-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.371857533763
cusum  =  0.104098473328
eta  =  0.543300822033
hl_amp_ratio  =  0.277884681073
kurtosis  =  -0.420481883844
n_points  =  410
period  =  0.492166424636
period_SNR  =  48.3496038149
period_log10FAP  =  -51.8216962588
period_uncertainty  =  6.77877849153e-05
phase_cusum  =  0.227696046358
phase_eta  =  0.245629638751
phi21  =  -2.42062164295
phi31  =  -1.40577204221
quartile31  =  0.47
r21  =  0.417732183113
r31  =  0.344337067009
shapiro_w  =  0.859789848328
skewness  =  -0.902547822309
slope_per10  =  -0.0867825968828
slope_per90  =  0.105313553723
stetson_k  =  0.710630356091
weighted_mean  =  16.3009820264
weighted_std  =  0.337187091546
