-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.29672499922
cusum  =  0.0977660252291
eta  =  0.672828319181
hl_amp_ratio  =  0.41989548014
kurtosis  =  -0.651825877025
n_points  =  310
period  =  0.591234142107
period_SNR  =  52.8193447561
period_log10FAP  =  -42.425557339
period_uncertainty  =  9.9447311809e-05
phase_cusum  =  0.250507786656
phase_eta  =  0.142975885905
phi21  =  -2.41965473179
phi31  =  -1.29624416844
quartile31  =  0.37
r21  =  0.41430834883
r31  =  0.312224361159
shapiro_w  =  0.901619195938
skewness  =  -0.721201277577
slope_per10  =  -0.104158447104
slope_per90  =  0.263477502907
stetson_k  =  0.767335126067
weighted_mean  =  14.9355079616
weighted_std  =  0.24764749528
