-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.72


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.196514075976
cusum  =  0.182845452612
eta  =  0.748886681036
hl_amp_ratio  =  1.91309757996
kurtosis  =  -1.006663266
n_points  =  110
period  =  0.359354003677
period_SNR  =  17.0709020421
period_log10FAP  =  -12.796434384
period_uncertainty  =  8.25835413656e-05
phase_cusum  =  0.269915233157
phase_eta  =  0.42939721945
phi21  =  -0.65204583182
phi31  =  -0.235796330478
quartile31  =  0.27
r21  =  0.203828784495
r31  =  0.0684362101383
shapiro_w  =  0.942302823067
skewness  =  0.170759329567
slope_per10  =  -0.163924185486
slope_per90  =  0.178000009619
stetson_k  =  0.833103070262
weighted_mean  =  16.2316015508
weighted_std  =  0.14729083243
