-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.231089734735
cusum  =  0.10348159616
eta  =  0.549129981475
hl_amp_ratio  =  0.474174770429
kurtosis  =  -0.974547076777
n_points  =  440
period  =  0.596073922832
period_SNR  =  56.0458285756
period_log10FAP  =  -61.7991734654
period_uncertainty  =  9.89564278179e-05
phase_cusum  =  0.290692252154
phase_eta  =  0.0663314341903
phi21  =  -2.34765602565
phi31  =  -4.16468256544
quartile31  =  0.33
r21  =  0.497944382931
r31  =  0.375866790852
shapiro_w  =  0.933409154415
skewness  =  -0.480882909527
slope_per10  =  -0.147937040851
slope_per90  =  0.188173819798
stetson_k  =  0.803133994777
weighted_mean  =  15.7021363348
weighted_std  =  0.204786556762
