-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.197437459775
cusum  =  0.116240085794
eta  =  0.669401586188
hl_amp_ratio  =  1.86520794378
kurtosis  =  -1.35954849201
n_points  =  289
period  =  0.315190086233
period_SNR  =  42.6762802789
period_log10FAP  =  -46.4282309323
period_uncertainty  =  2.67527405796e-05
phase_cusum  =  0.287277956452
phase_eta  =  0.352380187497
phi21  =  1.59244747444
phi31  =  3.59186169483
quartile31  =  0.31
r21  =  0.110486744648
r31  =  0.0762473944811
shapiro_w  =  0.917984127998
skewness  =  0.269784717126
slope_per10  =  -0.0671859875779
slope_per90  =  0.115373658917
stetson_k  =  0.860206507496
weighted_mean  =  15.762469276
weighted_std  =  0.16085900419
