-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.414460434883
cusum  =  0.125849237794
eta  =  0.583323695566
hl_amp_ratio  =  0.499590731423
kurtosis  =  -0.910721871629
n_points  =  336
period  =  1.09576794362
period_SNR  =  40.3799264992
period_log10FAP  =  -44.7260705895
period_uncertainty  =  0.00033427945135
phase_cusum  =  0.248826281105
phase_eta  =  0.146459283534
phi21  =  1.04814300101
phi31  =  2.15738221687
quartile31  =  0.6025
r21  =  0.461362549915
r31  =  0.293385815519
shapiro_w  =  0.908211290836
skewness  =  -0.570401395854
slope_per10  =  -0.268123830154
slope_per90  =  0.395300006494
stetson_k  =  0.814410679819
weighted_mean  =  15.4925417716
weighted_std  =  0.367148188264
