-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.251817078296
cusum  =  0.281122330622
eta  =  0.466797064997
hl_amp_ratio  =  0.877142234127
kurtosis  =  -0.398400794676
n_points  =  92
period  =  0.679055682133
period_SNR  =  11.2846538987
period_log10FAP  =  -8.19695760688
period_uncertainty  =  8.81814161948e-05
phase_cusum  =  0.334225657278
phase_eta  =  0.0973900461309
phi21  =  -2.12869230854
phi31  =  -3.84239074698
quartile31  =  0.215
r21  =  0.584183434037
r31  =  0.307362918064
shapiro_w  =  0.950379490852
skewness  =  -0.342443162844
slope_per10  =  -0.282773261255
slope_per90  =  0.591768999333
stetson_k  =  0.759665238594
weighted_mean  =  15.7056792367
weighted_std  =  0.208074048662
