-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.210763909803
cusum  =  0.105341091009
eta  =  0.800148264799
hl_amp_ratio  =  1.10875246792
kurtosis  =  -1.31707386592
n_points  =  593
period  =  0.343614927264
period_SNR  =  64.0240820169
period_log10FAP  =  -98.1158596473
period_uncertainty  =  3.35942014799e-05
phase_cusum  =  0.257233658937
phase_eta  =  0.321997412786
phi21  =  1.80828930288
phi31  =  3.79978766373
quartile31  =  0.31
r21  =  0.187029339885
r31  =  0.0900432045955
shapiro_w  =  0.933770895004
skewness  =  0.0576438451431
slope_per10  =  -0.0389857406633
slope_per90  =  0.0454911742071
stetson_k  =  0.890547814239
weighted_mean  =  13.3565340803
weighted_std  =  0.16121450201
