-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.281710300668
cusum  =  0.0841553115014
eta  =  0.67124525381
hl_amp_ratio  =  0.695355340179
kurtosis  =  -0.840733709051
n_points  =  321
period  =  0.577370631662
period_SNR  =  51.5481479139
period_log10FAP  =  -45.9413746214
period_uncertainty  =  9.49685253404e-05
phase_cusum  =  0.26492103616
phase_eta  =  0.215561141559
phi21  =  4.17540359333
phi31  =  2.5189101427
quartile31  =  0.33
r21  =  0.402433063458
r31  =  0.231799586427
shapiro_w  =  0.953414440155
skewness  =  -0.414430755964
slope_per10  =  -0.13426487455
slope_per90  =  0.229464006003
stetson_k  =  0.833942103594
weighted_mean  =  12.8601821432
weighted_std  =  0.200510998297
