-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.61


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.404652136528
cusum  =  0.155271029241
eta  =  1.01843805374
hl_amp_ratio  =  0.483741686754
kurtosis  =  -0.776341218486
n_points  =  293
period  =  0.334136554794
period_SNR  =  20.0009411925
period_log10FAP  =  -13.5347305513
period_uncertainty  =  3.17874117829e-05
phase_cusum  =  0.187535817045
phase_eta  =  1.21000020336
phi21  =  3.56183794082
phi31  =  4.24079294106
quartile31  =  0.78
r21  =  0.535089689811
r31  =  0.274596899593
shapiro_w  =  0.939377427101
skewness  =  -0.486925425711
slope_per10  =  -0.0152609622671
slope_per90  =  0.0331220795612
stetson_k  =  0.773470565739
weighted_mean  =  15.1056292391
weighted_std  =  0.474531315033
