-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.364771002284
cusum  =  0.175646374337
eta  =  0.523645728062
hl_amp_ratio  =  0.344031939189
kurtosis  =  -1.04246197477
n_points  =  291
period  =  0.503493898259
period_SNR  =  34.404414182
period_log10FAP  =  -35.8453596002
period_uncertainty  =  8.19177685754e-05
phase_cusum  =  0.224296753898
phase_eta  =  0.280808535774
phi21  =  -2.46962021118
phi31  =  -4.58502384372
quartile31  =  0.585
r21  =  0.442047463772
r31  =  0.297600542603
shapiro_w  =  0.892686903477
skewness  =  -0.594662671008
slope_per10  =  -0.143398427499
slope_per90  =  0.108187842152
stetson_k  =  0.746039458584
weighted_mean  =  16.7653314352
weighted_std  =  0.342971633656
