-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.330642284299
cusum  =  0.136864468945
eta  =  0.546790266143
hl_amp_ratio  =  0.469892465101
kurtosis  =  -0.398713875709
n_points  =  296
period  =  0.523178717515
period_SNR  =  35.2625567569
period_log10FAP  =  -33.9823620433
period_uncertainty  =  9.1454154557e-05
phase_cusum  =  0.251140447421
phase_eta  =  0.064863399463
phi21  =  -2.39796931257
phi31  =  -4.30298295688
quartile31  =  0.35
r21  =  0.510746519225
r31  =  0.346460458451
shapiro_w  =  0.932305574417
skewness  =  -0.673364284642
slope_per10  =  -0.144888860054
slope_per90  =  0.253057073156
stetson_k  =  0.779971407259
weighted_mean  =  16.3497629038
weighted_std  =  0.249977116172
