-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.66


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.285035026968
cusum  =  0.143046799699
eta  =  0.630632408053
hl_amp_ratio  =  0.638236965124
kurtosis  =  -0.149665892793
n_points  =  318
period  =  0.588168031369
period_SNR  =  45.7453124962
period_log10FAP  =  -39.0178640673
period_uncertainty  =  9.85668399293e-05
phase_cusum  =  0.254967807577
phase_eta  =  0.493461728651
phi21  =  1.11576515589
phi31  =  -0.755590616532
quartile31  =  0.37
r21  =  0.278172691716
r31  =  0.139384306284
shapiro_w  =  0.95930814743
skewness  =  -0.538580212034
slope_per10  =  -0.0908163818194
slope_per90  =  0.121628092261
stetson_k  =  0.801562691382
weighted_mean  =  15.5095847424
weighted_std  =  0.246610469337
