-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.61


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0242744726631
cusum  =  0.118728334134
eta  =  1.43940096448
hl_amp_ratio  =  0.998233332363
kurtosis  =  2.3638680065
n_points  =  143
period  =  0.0733158872349
period_SNR  =  9.70377585687
period_log10FAP  =  -0.334957522372
period_uncertainty  =  1.14698550939e-06
phase_cusum  =  0.13225462985
phase_eta  =  1.82240510851
phi21  =  0.911769979975
phi31  =  2.33146690083
quartile31  =  0.04
r21  =  0.131447946863
r31  =  0.142437224966
shapiro_w  =  0.956683933735
skewness  =  0.56912445996
slope_per10  =  -0.0632441553481
slope_per90  =  0.0513460173083
stetson_k  =  0.76411616523
weighted_mean  =  15.8420348233
weighted_std  =  0.038208883074
