-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.36


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.159957489227
cusum  =  0.162697862593
eta  =  0.424751552093
hl_amp_ratio  =  0.802609627326
kurtosis  =  -1.56182654285
n_points  =  232
period  =  0.386357962681
period_SNR  =  28.8784945198
period_log10FAP  =  -30.1086164825
period_uncertainty  =  5.04142450428e-05
phase_cusum  =  0.337306870536
phase_eta  =  0.55143590269
phi21  =  -2.26032035939
phi31  =  -4.10299094865
quartile31  =  0.2825
r21  =  0.124602863224
r31  =  0.133359306078
shapiro_w  =  0.878421783447
skewness  =  -0.200666701025
slope_per10  =  -0.172591356036
slope_per90  =  0.182934051734
stetson_k  =  0.899893441982
weighted_mean  =  13.9786435154
weighted_std  =  0.143391210499
