-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.257805090214
cusum  =  0.167199070645
eta  =  0.76074810505
hl_amp_ratio  =  0.512345324359
kurtosis  =  -0.465164289198
n_points  =  311
period  =  0.559023268955
period_SNR  =  35.1069393815
period_log10FAP  =  -31.1710015591
period_uncertainty  =  8.7064428416e-05
phase_cusum  =  0.259198673118
phase_eta  =  0.4465537774
phi21  =  0.581182840568
phi31  =  1.54495199678
quartile31  =  0.37
r21  =  0.53589855371
r31  =  0.488135396476
shapiro_w  =  0.953117132187
skewness  =  -0.472594283893
slope_per10  =  -0.0879555448082
slope_per90  =  0.14067847623
stetson_k  =  0.749700765686
weighted_mean  =  17.2890930899
weighted_std  =  0.263300861097
