-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.395635258668
cusum  =  0.101660016022
eta  =  0.498487401747
hl_amp_ratio  =  0.317784085734
kurtosis  =  -0.189135625948
n_points  =  183
period  =  0.425707296159
period_SNR  =  19.0186920264
period_log10FAP  =  -17.8626337206
period_uncertainty  =  4.82114724123e-05
phase_cusum  =  0.266497146919
phase_eta  =  0.596322983043
phi21  =  -2.3222144278
phi31  =  -1.119595228
quartile31  =  0.48
r21  =  0.406113313689
r31  =  0.27896002223
shapiro_w  =  0.850278556347
skewness  =  -0.976937365259
slope_per10  =  -0.16630006932
slope_per90  =  0.267740376233
stetson_k  =  0.751879732415
weighted_mean  =  13.127797075
weighted_std  =  0.334606908654
