-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.405096426736
cusum  =  0.108383338825
eta  =  0.569626862316
hl_amp_ratio  =  0.434970239642
kurtosis  =  -0.427910644302
n_points  =  368
period  =  0.468422094249
period_SNR  =  42.9108995815
period_log10FAP  =  -44.5575741206
period_uncertainty  =  7.05242554752e-05
phase_cusum  =  0.213025521226
phase_eta  =  0.0538736394948
phi21  =  3.96926509492
phi31  =  5.06401700807
quartile31  =  0.5125
r21  =  0.552190980082
r31  =  0.424947820451
shapiro_w  =  0.892122387886
skewness  =  -0.832973971623
slope_per10  =  -0.140362932949
slope_per90  =  0.214452650998
stetson_k  =  0.773931567682
weighted_mean  =  13.1715667575
weighted_std  =  0.353091507237
