-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.269961293789
cusum  =  0.222266301085
eta  =  0.679375532095
hl_amp_ratio  =  0.559978729941
kurtosis  =  -0.237133460686
n_points  =  317
period  =  0.543152693099
period_SNR  =  39.5041833868
period_log10FAP  =  -36.413653088
period_uncertainty  =  8.21912573452e-05
phase_cusum  =  0.282577571327
phase_eta  =  0.477670647274
phi21  =  -2.20469584182
phi31  =  -0.908055884196
quartile31  =  0.36
r21  =  0.352502284714
r31  =  0.210807815784
shapiro_w  =  0.973880827427
skewness  =  -0.494484688577
slope_per10  =  -0.0964383112098
slope_per90  =  0.0919388053538
stetson_k  =  0.757753927937
weighted_mean  =  17.6166691206
weighted_std  =  0.249312770324
