-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.34148241352
cusum  =  0.13635708902
eta  =  0.622985255532
hl_amp_ratio  =  0.435641636168
kurtosis  =  -0.303865245497
n_points  =  244
period  =  0.538679088608
period_SNR  =  27.4515435313
period_log10FAP  =  -25.4576401744
period_uncertainty  =  7.74810280345e-05
phase_cusum  =  0.201332996153
phase_eta  =  0.252513818843
phi21  =  0.591113304171
phi31  =  -1.55193071322
quartile31  =  0.4225
r21  =  0.493732700227
r31  =  0.383087122192
shapiro_w  =  0.899596393108
skewness  =  -0.869323942786
slope_per10  =  -0.179297039991
slope_per90  =  0.154233416398
stetson_k  =  0.754730506748
weighted_mean  =  12.3943583464
weighted_std  =  0.284644225562
