-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.218273737237
cusum  =  0.171284486395
eta  =  0.597348426584
hl_amp_ratio  =  1.10224296242
kurtosis  =  -1.11898631388
n_points  =  319
period  =  0.29298251453
period_SNR  =  50.4282170888
period_log10FAP  =  -50.7230395595
period_uncertainty  =  2.86993911064e-05
phase_cusum  =  0.241239595005
phase_eta  =  0.333181838305
phi21  =  1.56799159337
phi31  =  2.4775995861
quartile31  =  0.31
r21  =  0.178760924197
r31  =  0.0500181427445
shapiro_w  =  0.956047534943
skewness  =  0.0958413238034
slope_per10  =  -0.0607754543572
slope_per90  =  0.0717621286687
stetson_k  =  0.876017308951
weighted_mean  =  16.6779018967
weighted_std  =  0.171923742368
