-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.235403318211
cusum  =  0.320742904451
eta  =  1.32835458636
hl_amp_ratio  =  1.0941929807
kurtosis  =  0.287393631213
n_points  =  307
period  =  0.512908434677
period_SNR  =  17.0261496408
period_log10FAP  =  -9.64040376825
period_uncertainty  =  7.42527715845e-05
phase_cusum  =  0.25289022487
phase_eta  =  1.69265387546
phi21  =  -1.91789597685
phi31  =  -4.77461350671
quartile31  =  0.44
r21  =  0.28735902727
r31  =  0.320194153646
shapiro_w  =  0.987648963928
skewness  =  0.394654876275
slope_per10  =  -0.0350227609891
slope_per90  =  0.0262387875442
stetson_k  =  0.751480883845
weighted_mean  =  17.9337854568
weighted_std  =  0.328699545956
