-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.282934870408
cusum  =  0.11046654116
eta  =  0.617411823049
hl_amp_ratio  =  0.446396049726
kurtosis  =  -0.186626054547
n_points  =  317
period  =  0.489820749933
period_SNR  =  33.7654472129
period_log10FAP  =  -33.169474341
period_uncertainty  =  9.23095344852e-05
phase_cusum  =  0.250968886395
phase_eta  =  0.449006493515
phi21  =  0.818163248441
phi31  =  2.02720468862
quartile31  =  0.37
r21  =  0.52323097702
r31  =  0.298979689173
shapiro_w  =  0.918551385403
skewness  =  -0.82991096681
slope_per10  =  -0.0976666652908
slope_per90  =  0.170999998227
stetson_k  =  0.75447879989
weighted_mean  =  13.0242805403
weighted_std  =  0.271552690236
