-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.261252145876
cusum  =  0.241875543053
eta  =  0.768464684436
hl_amp_ratio  =  0.277476033578
kurtosis  =  1.92849645404
n_points  =  127
period  =  0.459983719771
period_SNR  =  17.648675437
period_log10FAP  =  -10.5718309901
period_uncertainty  =  6.11192835361e-05
phase_cusum  =  0.230378791017
phase_eta  =  0.186401520265
phi21  =  3.67541614783
phi31  =  4.77625419044
quartile31  =  0.115
r21  =  0.466930082501
r31  =  0.201985834622
shapiro_w  =  0.822369396687
skewness  =  -1.54748722511
slope_per10  =  -0.20139126851
slope_per90  =  0.488699991256
stetson_k  =  0.606407785155
weighted_mean  =  14.7672850372
weighted_std  =  0.163506583486
