-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.3


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.249629258067
cusum  =  0.350371460618
eta  =  2.09646645066
hl_amp_ratio  =  1.30311323067
kurtosis  =  -1.01106775956
n_points  =  12
period  =  0.435830200054
period_SNR  =  5.3605109741
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  0.000117032822632
phase_cusum  =  0.276663996018
phase_eta  =  1.45837173982
phi21  =  -0.803098645911
phi31  =  -3.00781241466
quartile31  =  0.255
r21  =  0.0659874776079
r31  =  0.220671745299
shapiro_w  =  0.937044978142
skewness  =  0.332187061025
slope_per10  =  -0.382899698957
slope_per90  =  0.456820162778
stetson_k  =  0.810011286387
weighted_mean  =  13.5335
weighted_std  =  0.199550119018
