-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.240524204904
cusum  =  0.146592907675
eta  =  0.606179086087
hl_amp_ratio  =  0.340699622027
kurtosis  =  -1.21014034707
n_points  =  195
period  =  0.360003115603
period_SNR  =  23.213810868
period_log10FAP  =  -23.8231379295
period_uncertainty  =  3.69749721918e-05
phase_cusum  =  0.236036222023
phase_eta  =  0.417011733471
phi21  =  -1.5935372521
phi31  =  -3.87272316944
quartile31  =  0.41
r21  =  0.349426503561
r31  =  0.283924614756
shapiro_w  =  0.91567838192
skewness  =  -0.363942697035
slope_per10  =  -0.130600007251
slope_per90  =  0.182000000495
stetson_k  =  0.793701127564
weighted_mean  =  13.0391270527
weighted_std  =  0.235291280014
