-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.217463199866
cusum  =  0.114902632142
eta  =  0.923827320038
hl_amp_ratio  =  0.673275770709
kurtosis  =  -0.021726737041
n_points  =  312
period  =  0.371545340045
period_SNR  =  32.1016179576
period_log10FAP  =  -25.8903142811
period_uncertainty  =  3.81714210374e-05
phase_cusum  =  0.182877318015
phase_eta  =  0.563271534228
phi21  =  0.857830158974
phi31  =  1.91133316826
quartile31  =  0.25
r21  =  0.511968782173
r31  =  0.199623310067
shapiro_w  =  0.9695084095
skewness  =  -0.547627907393
slope_per10  =  -0.0555710131956
slope_per90  =  0.0606842985623
stetson_k  =  0.738184215413
weighted_mean  =  17.5143316755
weighted_std  =  0.204191807119
