-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.402139814246
cusum  =  0.160896292894
eta  =  0.482849193958
hl_amp_ratio  =  0.218903217361
kurtosis  =  0.804210009561
n_points  =  175
period  =  0.463335122164
period_SNR  =  26.5634960894
period_log10FAP  =  -18.3476264896
period_uncertainty  =  8.08612803274e-05
phase_cusum  =  0.193409720403
phase_eta  =  0.240497020179
phi21  =  -2.47514411442
phi31  =  -1.41742042973
quartile31  =  0.315
r21  =  0.428922125204
r31  =  0.246156120565
shapiro_w  =  0.810800373554
skewness  =  -1.35568028456
slope_per10  =  -0.114042855302
slope_per90  =  0.22175999855
stetson_k  =  0.634781049834
weighted_mean  =  14.8146567092
weighted_std  =  0.307890403177
