-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.335932183597
cusum  =  0.110138096153
eta  =  0.56583013556
hl_amp_ratio  =  0.451492309089
kurtosis  =  -0.464029755089
n_points  =  318
period  =  0.533021414399
period_SNR  =  36.9618717865
period_log10FAP  =  -36.4621588894
period_uncertainty  =  7.91631654615e-05
phase_cusum  =  0.287247663591
phase_eta  =  0.262993929006
phi21  =  0.903126607999
phi31  =  1.75484168463
quartile31  =  0.4075
r21  =  0.497566293106
r31  =  0.312376143771
shapiro_w  =  0.918878853321
skewness  =  -0.743831884927
slope_per10  =  -0.0969072475696
slope_per90  =  0.105167014239
stetson_k  =  0.749158023965
weighted_mean  =  17.1549420242
weighted_std  =  0.282043757418
