-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.28


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  1.12297824975
cusum  =  0.323101823335
eta  =  1.29122238959
hl_amp_ratio  =  6.48174677563
kurtosis  =  1.95783955229
n_points  =  44
period  =  0.217282584037
period_SNR  =  7.29676796573
period_log10FAP  =  -0.172914197456
period_uncertainty  =  1.50289525948e-05
phase_cusum  =  0.340978050615
phase_eta  =  0.854063375838
phi21  =  3.30986617218
phi31  =  4.66272919445
quartile31  =  0.6
r21  =  0.316495654733
r31  =  0.120233330581
shapiro_w  =  0.742636144161
skewness  =  1.73657082927
slope_per10  =  -0.089624140703
slope_per90  =  0.128111905152
stetson_k  =  0.580286044472
weighted_mean  =  10.9315909091
weighted_std  =  0.893425336917
