-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.59


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.172326392049
cusum  =  0.264195828976
eta  =  0.810224130268
hl_amp_ratio  =  1.98884845029
kurtosis  =  1.97655099929
n_points  =  39
period  =  1.35915845353
period_SNR  =  6.8903606319
period_log10FAP  =  -0.611151417609
period_uncertainty  =  0.000673684653012
phase_cusum  =  0.308102679028
phase_eta  =  0.349052601501
phi21  =  0.953438428257
phi31  =  2.86029516083
quartile31  =  0.11
r21  =  0.471870049391
r31  =  0.460792100036
shapiro_w  =  0.825841069221
skewness  =  1.42009594756
slope_per10  =  -1.19675910932
slope_per90  =  1.08614021912
stetson_k  =  0.666434122398
weighted_mean  =  12.6545728643
weighted_std  =  0.126334856422
