-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.25937905287
cusum  =  0.137963150637
eta  =  0.383112150053
hl_amp_ratio  =  0.668105157522
kurtosis  =  -0.517516990439
n_points  =  352
period  =  0.499856281962
period_SNR  =  41.4692488917
period_log10FAP  =  -43.8785686384
period_uncertainty  =  6.69904967541e-05
phase_cusum  =  0.295167976416
phase_eta  =  0.265347823875
phi21  =  -2.31595482036
phi31  =  -1.28172497823
quartile31  =  0.36
r21  =  0.362585981748
r31  =  0.128561003446
shapiro_w  =  0.943318486214
skewness  =  -0.566478932925
slope_per10  =  -0.0835774387188
slope_per90  =  0.180967274752
stetson_k  =  0.837029604245
weighted_mean  =  13.2906919431
weighted_std  =  0.223430163144
