-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.289814219128
cusum  =  0.114224406057
eta  =  0.63549808216
hl_amp_ratio  =  0.549177863954
kurtosis  =  -0.433672839688
n_points  =  302
period  =  0.558675221344
period_SNR  =  36.0470399698
period_log10FAP  =  -34.7658546188
period_uncertainty  =  8.69560506689e-05
phase_cusum  =  0.29304019684
phase_eta  =  0.234475833133
phi21  =  0.661500712012
phi31  =  1.87677407186
quartile31  =  0.37
r21  =  0.470408032688
r31  =  0.35445560347
shapiro_w  =  0.961670815945
skewness  =  -0.534090412606
slope_per10  =  -0.0742518305111
slope_per90  =  0.121239998378
stetson_k  =  0.777938524929
weighted_mean  =  17.213428394
weighted_std  =  0.24549691106
