-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.348184569269
cusum  =  0.151495782838
eta  =  0.697175145065
hl_amp_ratio  =  0.651972294255
kurtosis  =  -1.05723381662
n_points  =  356
period  =  0.481680507231
period_SNR  =  41.6757892224
period_log10FAP  =  -41.2916612561
period_uncertainty  =  7.85604849479e-05
phase_cusum  =  0.246371101275
phase_eta  =  0.269791090801
phi21  =  0.625134205288
phi31  =  1.65339200113
quartile31  =  0.5725
r21  =  0.43288179538
r31  =  0.302441251239
shapiro_w  =  0.915352761745
skewness  =  -0.47575260941
slope_per10  =  -0.0647170133004
slope_per90  =  0.0868387079325
stetson_k  =  0.847898367651
weighted_mean  =  15.4009336958
weighted_std  =  0.325899531433
