-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.42


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.523720247132
cusum  =  0.432262210691
eta  =  3.10543084557
hl_amp_ratio  =  0.74352600861
kurtosis  =  0.926336715527
n_points  =  11
period  =  0.150675364221
period_SNR  =  4.80661534975
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  9.88856524312e-06
phase_cusum  =  0.290327769106
phase_eta  =  2.64475003838
phi21  =  3.19684508842
phi31  =  5.93772535303
quartile31  =  0.18
r21  =  0.298327938431
r31  =  0.287240237299
shapiro_w  =  0.911194443703
skewness  =  -0.997290688468
slope_per10  =  -0.203769948098
slope_per90  =  0.110308099319
stetson_k  =  0.739079884478
weighted_mean  =  15.6251454831
weighted_std  =  0.181704024923
