-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.51


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.189020864628
cusum  =  0.140883129586
eta  =  1.01677894333
hl_amp_ratio  =  0.712650783895
kurtosis  =  -0.617461750966
n_points  =  155
period  =  0.321100246511
period_SNR  =  27.0371555323
period_log10FAP  =  -18.8406675323
period_uncertainty  =  2.4355297964e-05
phase_cusum  =  0.30006193038
phase_eta  =  0.569144204865
phi21  =  -2.43443889663
phi31  =  -3.81444000038
quartile31  =  0.26
r21  =  0.0599317221807
r31  =  0.0967648186405
shapiro_w  =  0.96150547266
skewness  =  -0.341493726625
slope_per10  =  -0.17961614379
slope_per90  =  0.160585496178
stetson_k  =  0.865858328557
weighted_mean  =  14.9741460825
weighted_std  =  0.153967958531
