-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.268554206787
cusum  =  0.135795572614
eta  =  0.610005743926
hl_amp_ratio  =  0.530386102171
kurtosis  =  0.340446343242
n_points  =  227
period  =  0.549073247756
period_SNR  =  29.2695235817
period_log10FAP  =  -27.5652587283
period_uncertainty  =  8.21523220353e-05
phase_cusum  =  0.220793677374
phase_eta  =  0.331336180602
phi21  =  0.844469522845
phi31  =  -1.14580979056
quartile31  =  0.245
r21  =  0.40950781334
r31  =  0.175950607042
shapiro_w  =  0.91766512394
skewness  =  -0.956959677753
slope_per10  =  -0.199250005729
slope_per90  =  0.307240124526
stetson_k  =  0.747182630015
weighted_mean  =  15.0634916447
weighted_std  =  0.183571137457
