-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.295299778506
cusum  =  0.112353011132
eta  =  0.559138390221
hl_amp_ratio  =  0.834725462898
kurtosis  =  -0.77175384845
n_points  =  481
period  =  0.5457958947
period_SNR  =  46.9050879558
period_log10FAP  =  -50.1383641155
period_uncertainty  =  9.54689367499e-05
phase_cusum  =  0.219588071761
phase_eta  =  0.688519100008
phi21  =  -1.93314282838
phi31  =  -3.74652119829
quartile31  =  0.45
r21  =  0.361021171734
r31  =  0.269085660745
shapiro_w  =  0.982162714005
skewness  =  -0.156726175352
slope_per10  =  -0.0422566788104
slope_per90  =  0.0522529501406
stetson_k  =  0.835893986952
weighted_mean  =  12.4051145038
weighted_std  =  0.291949590806
