-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.71


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.183018029836
cusum  =  0.192508336321
eta  =  0.612968878121
hl_amp_ratio  =  0.656486876475
kurtosis  =  -1.24743144211
n_points  =  108
period  =  0.312590858179
period_SNR  =  21.1863600834
period_log10FAP  =  -13.4565691934
period_uncertainty  =  2.95320517022e-05
phase_cusum  =  0.269389047678
phase_eta  =  0.313512291506
phi21  =  -2.24654131273
phi31  =  -3.04664073424
quartile31  =  0.2725
r21  =  0.199728918367
r31  =  0.0712919897782
shapiro_w  =  0.934408664703
skewness  =  -0.0874109643421
slope_per10  =  -0.301290419852
slope_per90  =  0.289436497903
stetson_k  =  0.855864307139
weighted_mean  =  14.1545725243
weighted_std  =  0.150577119695
