-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.286023927448
cusum  =  0.0941581235414
eta  =  0.810678045051
hl_amp_ratio  =  0.342760254446
kurtosis  =  0.0181534842296
n_points  =  128
period  =  0.502261512514
period_SNR  =  18.9042974191
period_log10FAP  =  -12.3608308421
period_uncertainty  =  7.28707324028e-05
phase_cusum  =  0.236541757153
phase_eta  =  0.248296592867
phi21  =  0.782456367191
phi31  =  1.81789148235
quartile31  =  0.2925
r21  =  0.460002907814
r31  =  0.338812395094
shapiro_w  =  0.929760396481
skewness  =  -0.802053375388
slope_per10  =  -0.223800876601
slope_per90  =  0.45195428869
stetson_k  =  0.70335324614
weighted_mean  =  14.9104313008
weighted_std  =  0.219131282416
