-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.29543161202
cusum  =  0.18579076844
eta  =  0.666129995517
hl_amp_ratio  =  0.446513586108
kurtosis  =  0.222235453929
n_points  =  286
period  =  0.33567210419
period_SNR  =  30.8369983197
period_log10FAP  =  -26.6625363259
period_uncertainty  =  3.16803302371e-05
phase_cusum  =  0.282041948576
phase_eta  =  0.610030413606
phi21  =  0.746164253283
phi31  =  4.26459928806
quartile31  =  0.33
r21  =  0.451060981811
r31  =  0.219283183214
shapiro_w  =  0.934257268906
skewness  =  -0.862585985302
slope_per10  =  -0.0354958084976
slope_per90  =  0.0376448073693
stetson_k  =  0.682949369421
weighted_mean  =  17.9637179371
weighted_std  =  0.309840225977
