-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.357368811639
cusum  =  0.176807610341
eta  =  0.569703953437
hl_amp_ratio  =  0.523040470598
kurtosis  =  -0.565095172811
n_points  =  196
period  =  0.575402490047
period_SNR  =  23.8643572808
period_log10FAP  =  -22.4600752411
period_uncertainty  =  9.70783010137e-05
phase_cusum  =  0.215594818404
phase_eta  =  0.276629502069
phi21  =  3.47345742629
phi31  =  4.48168228743
quartile31  =  0.4675
r21  =  0.442209862883
r31  =  0.346896578934
shapiro_w  =  0.931076407433
skewness  =  -0.673592229365
slope_per10  =  -0.15540894544
slope_per90  =  0.171733334661
stetson_k  =  0.788499473567
weighted_mean  =  12.2916306818
weighted_std  =  0.33468372107
